Tủ lạnh Hitachi 489L R-FG560PGV8X (GBK) mới 2020

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM – TỦ LẠNH HITACHI 489L R-FG560PGV8X (GBK)

Thông số kỹ thuật

Loại tủ | Ngăn đá trên
Dung tích tổng | 489 Lít
Đóng tuyết | Không đóng tuyết
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter
Chỉnh nhiệt độ | Thủ công
Làm lạnh nhanh | Có
Lấy đá ngoài | Không
Dung tích | Trên 450 lít
Lấy nước ngoài | Không
Làm đá tự động | Có
Ngăn đá (ngăn đông) | Có
Ngăn rau quả | Có
Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực
Ngăn đựng chai lọ | Có
Chất liệu cửa tủ lạnh | Thiết kế mặt trước kính
Dòng điện | 220V/50Hz/1.5A
Kích thước | 715×1,835×740(RxCxS) mm

Bài viết Tủ lạnh Hitachi 489L R-FG560PGV8X (GBK) mới 2020 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tổng kho điện máy online.